##base _ShutdownBase
##bias 30
##private
RexxDispatch(Code)(a0)
##public
AddShutdownInfoTagList(Hook,Name,TagList)(a0,a1,a2)
RemShutdownInfo(Info)(a0)
Shutdown(Mode)(d0)
##end
